CLOUDPARAMETER
Sub=Spring Clouds
#C#=Spring Clouds
Persistance=0.430000
Cover=110
Sharpness=0.978122
Water=22
Aspect=100
Mag=100
Shuffle=147
Offsetx=0.000000
Offsety=0.000000
System=1
